
(*              Copyright 1987 fred brooks LogicTek             *)
(*                                                              *)
(*                                                              *)
(*   First Release                      12/8/87-FGB             *)
(* Added support for use of MIDI or AUX port for network        *)
(*                                      2/6/88-FGB              *)
(*                                                              *)

DEFINITION MODULE NETWORK;
FROM        BIOS    IMPORT    Device;
VAR         netdevice         :    Device;
PROCEDURE       initnetwork(port: Device);
(* install network, default is network on ,MIDI port *)
PROCEDURE       recframe;    (* check network for received data *)
PROCEDURE       networkoff;  (* turn on network *)
PROCEDURE       networkon;   (* turn off network *)

END  NETWORK.
